Geofield (8.x-1.19) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Value
target: مقدار

en: disabled
target: غیرفعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: Default
target: پیش‌فرض

en: From
target: از

en: Is less than
target: کوچکتر است از

en: Is less than or equal to
target: کوچکتر یا مساوی است با

en: Is equal to
target: برابر است با

en: Is greater than or equal to
target: بزرگتر یا مساوی است با

en: Is greater than
target: بزرگتر است از

en: Is not equal to
target: برابر نیست با

en: Output format
target: قالب‌بندی خروجی

en: Default value
target: مقدارپیشفرض

en: !=
target: =!

en: <
target: >

en: Is between
target: بین

en: between
target: بین

en: Is not between
target: در این بین نیست

en: Min
target: حداقل

en: And max
target: و حداکثر

en: And
target: و
