Translations.com GlobalLink Connect (8.x-1.0-alpha2) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: Status
gu: સ્થિતિ

en: Error
gu: ભુલ

en: Warning
gu: ચેતવણી

en: Not installed
gu: સ્થાપિત થયેલ નથી
