Google API PHP Client (8.x-3.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: User
target: பயனாளர்

en: Not installed
target: நிறுவப்படவில்லை
