GoogleTagManager (8.x-1.0) - en to vi translation catalogue (9 entries)

en: Statistics
vi: Thống kê

en: Advanced
vi: Cao cấp

en: General
vi: Tổng quát

en: Role
vi: Vai trò

en: Not configured
vi: Không được cấu hình

en: The directory %directory does not exist.
vi: Thư mục %directory không tồn tại.

en: Not writable
vi: Không thể ghi

en: The directory %directory is not writable.
vi: Thư mục %directory là không thể ghi.

en: All statuses
vi: Mọi trạng thái
