Google OAuth Login (8.x-4.0-alpha2) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: Display Settings
hu: Megjelenés beállításai

en: Access Type
hu: Hozzáférés típusa

en: Blocks
hu: Blokkok

en: About
hu: Leírás
