Czech Design System (4.0.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Go to previous page
target: Ir para a página anterior

en: Go to next page
target: Ir para a próxima página

en: Page
target: Página

en: Next page
target: Próxima página

en: Go to first page
target: Voltar para a primeira página

en: Go to last page
target: Ir para a última página

en: Pagination
target: Paginação

en: Current page
target: Página atual

en: Previous page
target: Página anterior

en: Last page
target: Última página

en: First page
target: Primeira página

en: Go to page @key
target: Ir para página @key
