Czech Design System (4.0.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Go to previous page
target: 到上一頁

en: Go to next page
target: 到下一頁

en: Page
target: 頁面

en: Next page
target: 下一頁

en: Go to first page
target: 移至第一頁

en: Go to last page
target: 移至最後一頁

en: Current page
target: 目前頁面
