Czech Design System (4.1.0) - en to vi translation catalogue (7 entries)

en: Go to previous page
vi: Đến trang kế trước

en: Go to next page
vi: Đến trang sau

en: Page
vi: Trang

en: Go to first page
vi: Đến trang đầu tiên

en: Go to last page
vi: Đến trang cuối cùng

en: Current page
vi: Trang hiện thời

en: Previous page
vi: Trang trước
