GridStack (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Delete
target: 刪除

en: List
target: 清單

en: Read more
target: 閱讀全文

en: Edit
target: 編輯

en: Reset
target: 重設

en: - None -
target: - 無 -

en: Weight
target: 權重

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Label
target: 標籤

en: Default
target: 預設

en: Configure
target: 設置

en: Options
target: 選項

en: Nodes
target: 節點

en: Width
target: 寬度

en: Height
target: 高度

en: Desc
target: 遞減

en: Sort by
target: 排序依據

en: Duplicate
target: 重製

en: Apply
target: 套用

en: Float
target: 浮點數

en: Column
target: 欄

en: Image style
target: 圖像樣式

en: Asc
target: 遞增

en: Breakpoint
target: 分界點 (Breakpoint)
