GridStack (8.x-1.0-alpha3) - en to pl translation catalogue (27 entries)

en: Delete
pl: Usuń

en: List
pl: Lista

en: Read more
pl: Czytaj dalej

en: Edit
pl: Edytuj

en: Reset
pl: Resetuj

en: - None -
pl: - Brak -

en: Weight
pl: Waga

en: Settings
pl: Ustawienia

en: Name
pl: Nazwa

en: Label
pl: Etykieta

en: Default
pl: Domyślny

en: Configure
pl: Konfiguruj

en: Options
pl: Opcje

en: Nodes
pl: Węzły

en: Width
pl: Szerokość

en: Height
pl: Wysokość

en: Desc
pl: Malejąco

en: Sort by
pl: Sortuj po

en: Duplicate
pl: Zduplikowany

en: Apply
pl: Zastosuj

en: Float
pl: Liczba zmiennoprzecinkowa

en: Column
pl: Kolumna

en: Resizable
pl: Zmienny rozmiar

en: Draggable
pl: Przeciągalne

en: Image style
pl: Styl obrazka

en: Asc
pl: Rosnąco

en: Master
pl: Główny
