GridStack (8.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Delete
target: Eliminar

en: Type
target: Tipo

en: List
target: Lista

en: Edit
target: Editar

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Label
target: Etiqueta

en: Icon
target: Ícone

en: Configure
target: Configurar

en: Options
target: Opções

en: Page
target: Página

en: Nodes
target: Nós

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Thumbnail
target: Miniatura

en: Attributes
target: Atributos

en: Not installed
target: Não instalado

en: Provider
target: Fornecedor

en: Full
target: Completo

en: Installed
target: Instalado

en: Duplicate
target: Duplicados

en: Float
target: Vírgula flutuante

en: Column
target: Coluna

en: Image style
target: Estilo da imagem
