GridStack (8.x-2.0-rc3) - en to unknown language translation catalogue (34 entries)

en: Delete
target: Slett

en: List
target: Liste

en: Read more
target: Les mer

en: Edit
target: Rediger

en: Reset
target: Nullstill

en: - None -
target: - Ingen -

en: Weight
target: Vekt

en: Category
target: Kategori

en: Settings
target: Innstillinger

en: Name
target: Navn

en: Label
target: Etikett

en: Partial
target: Delvis

en: Icon
target: Ikon

en: Configure
target: Konfigurer

en: Options
target: Valg

en: Page
target: Side

en: Nodes
target: Innhold

en: Width
target: Bredde

en: Height
target: Høyde

en: Thumbnail
target: Miniatyrbilde

en: Desc
target: Synkende

en: Attributes
target: Attributter

en: Not installed
target: Ikke installert

en: Provider
target: Leverandør

en: Sort by
target: Sortér etter

en: Installed
target: Installert

en: Duplicate
target: Dupliser

en: Apply
target: Bruk

en: Float
target: Flyttall

en: Debug
target: Feilsøk

en: Column
target: Kolonne

en: Image style
target: Bildestil

en: Asc
target: Stigende

en: Breakpoint
target: Brytningspunkt
