Gutenberg (4.0.0-beta1) - en to bg translation catalogue (18 entries)

en: Cancel
bg: Отмени

en: Edit
bg: Редактирай

en: Search
bg: Търси

en: None
bg: Не

en: Image
bg: Снимка

en: Name
bg: Име

en: Back
bg: Назад

en: Update
bg: Промени

en: Upload
bg: Трансфер

en: Create
bg: Създаване

en: All
bg: Всички

en: Media
bg: Медия

en: Template
bg: Шаблон

en: Original
bg: Оригинал

en: Undo
bg: Отмени

en: Configure block
bg: Настройки на блок

en: Select
bg: Избери

en: Loading
bg: Зареждане
