Hashicorp Vault Secrets Key Integration (1.0.1) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: Security
de: Sicherheit

en: Key size
de: Schlüsselgröße

en: The selected key size does not match the actual size of the key.
de: Die ausgewählte Schlüsselgröße stimmt nicht mit der tatsächlichen Größe des Schlüssels überein.
