Health Check Url (8.x-2.0) - en to nl translation catalogue (5 entries)

en: Text
nl: Tekst

en: About
nl: Over

en: Uses
nl: Gebruikt

en: Performance and scalability
nl: Prestaties en schaalbaarheid

en: The path '%path' has to start with a slash.
nl: Het pad '%path' moet beginnen met een schuine streep naar rechts.
