Health Check Url (8.x-3.2) - en to ro translation catalogue (3 entries)

en: About
ro: Despre

en: Uses
ro: Foloseşte

en: The path '%path' has to start with a slash.
ro: Calea '%path' trebuie să înceapă cu un slash.
