Hospital Price Transparency (1.0.0-alpha2) - en to tr translation catalogue (14 entries)

en: Status
tr: Durum

en: Delete
tr: Sil

en: Author
tr: Yazar

en: File
tr: Dosya

en: Edit
tr: Düzenle

en: Settings
tr: Ayarlar

en: Label
tr: Etiket

en: Save
tr: Kaydet

en: View
tr: Görüntüle

en: Updated
tr: Güncellenme

en: Published
tr: Yayında

en: Authored on
tr: Oluşturulduğu tarih

en: Changed
tr: Değişti

en: Unpublished
tr: Yayında değil
