HTMX (1.4.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Pages
target: 頁面

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Description
target: 描述

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Edit
target: 編輯

en: Category
target: 分類

en: Go to previous page
target: 到上一頁

en: Go to next page
target: 到下一頁

en: Label
target: 標籤

en: Event
target: 活動

en: Block
target: 區塊

en: Add block
target: 新增區塊

en: From
target: 寄件人

en: Throttle
target: 負荷管制

en: Visibility
target: 可見性

en: Roles
target: 角色

en: Filter
target: 篩選

en: Advanced
target: 進階

en: Provider
target: 供應商

en: Configure block
target: 設定區塊

en: Plugin
target: 外掛

en: Next page
target: 下一頁

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Target
target: 目標

en: Administration theme
target: 管理介面版型

en: Save and continue
target: 儲存並繼續

en: Items per page
target: 每頁的項目數

en: Current page
target: 目前頁面

en: When the filter value is <em>NOT</em> in the URL
target: 當過濾器數值<em>不</em>在網址

en: When the filter value <em>IS</em> in the URL or a default is provided
target: 當過濾器數值<em>是</em>在網址或是有提供預設值

en: A unique name for this block instance. Must be alpha-numeric and underscore separated.
target: 此區塊實例的唯一名稱。必須是英數字元，並以底線區隔。

en: Filter by block name
target: 以區塊名稱過濾

en: Enter a part of the block name to filter by.
target: 輸入部份區塊名稱來過濾。

en: Visibility Conditions
target: 可見性條件

en: Visibility Condition
target: 可見性條件

en: Show for the listed pages
target: 為下列頁面顯示

en: Hide for the listed pages
target: 為下列頁面隱藏

en: No blocks available.
target: 無可用區塊
