HTTP Cache Control (8.x-2.9) - en to hu translation catalogue (9 entries)

en: Remove
hu: Eltávolítás

en: Visibility
hu: Láthatóság

en: private
hu: rejtett

en: public
hu: nyilvános

en: Service
hu: Szolgáltatás

en: About
hu: Leírás

en: - none -
hu: - nincs -

en: Page caching
hu: Oldal gyorsítótárazása

en: The maximum time a page can be cached by browsers. This is used as the value for max-age in Cache-Control headers.
hu: A leghosszabb időtartam, ameddig a böngészők gyorsítótárazhatják az adott weboldalt. Ez lesz a HTTP-kérések Cache-Control fejlécének max-age értéke.
