HTTPS/www Redirects (8.x-1.0-alpha2) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: The configuration options have been saved.
ta: அமைவாக்கத் தெரிவுகள் சேமிக்கப்பட்டன

en: Settings
ta: அமைவுகள்

en: Other
ta: மற்றவை

en: About
ta: பற்றி
