HTTPS/www Redirect (8.x-1.0-alpha1) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
de: Die Konfigurationsoptionen wurden gespeichert.

en: Other
de: Weitere

en: About
de: Über
