IE8 (8.x-0.1) - en to bg translation catalogue (11 entries)

en: Cancel
bg: Отмени

en: Continue
bg: Продължи

en: Show
bg: Покажи

en: Please wait...
bg: Моля изчакайте...

en: Hide
bg: Скрий

en: An AJAX HTTP error occurred.
bg: Възникна AJAX HTTP грешка

en: HTTP Result Code: !status
bg: Получен е HTTP код :!status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
bg: HTTP заявката на AJAX не завърши нормално

en: Debugging information follows.
bg: Следва информация за настройка

en: Path: !uri
bg: Път: !uri

en: StatusText: !statusText
bg: Статус текст: !statusText
