IE8 (8.x-0.1) - en to el translation catalogue (20 entries)

en: Cancel
el: Άκυρο

en: Continue
el: Συνέχεια

en: Show
el: Εμφάνιση

en: Extend
el: Επεκτάσεις

en: Changed
el: Τροποποιημένο

en: Please wait...
el: Παρακαλώ περιμένετε...

en: Hide
el: Απόκρυψη

en: An AJAX HTTP error occurred.
el: Παρουσιάστηκε AJAX HTTP σφάλμα.

en: HTTP Result Code: !status
el: Κωδικός αποτελέσματος HTTP: !status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
el: Μια AJAX HTTP αίτηση δεν περατώθηκε φυσιολογικά.

en: Debugging information follows.
el: Ακολουθούν πληροφορίες αποσφαλμάτωσης.

en: Path: !uri
el: Διαδρομή: !uri

en: StatusText: !statusText
el: Κείμενο Κατάστασης: !statusText

en: ResponseText: !responseText
el: Κείμενο Απόκρισης: !responseText

en: ReadyState: !readyState
el: Κατάσταση Έτοιμο: !readyState

en: Collapse
el: Σύμπτυξη

en: No styles configured
el: Δεν έχουν ρυθμιστεί στυλ

en: The response failed verification so will not be processed.
el: Η απόκριση απέτυχε την επιβεβαίωση και δεν θα γίνει επεξεργασία της.

en: The callback URL is not local and not trusted: !url
el: Η διεύθυνση URL επανάκλησης είναι μη τοπική και μη έμπιστη: !url

en: CustomMessage: !customMessage
el: Προσαρμοσμένο μήνυμα: !customMessage
