IE8 (8.x-0.1) - en to hy translation catalogue (13 entries)

en: Cancel
hy: Չեղարկել

en: Continue
hy: Շարունակել

en: Show
hy: Ցուցադրել

en: Extend
hy: Ընդլայնել

en: Please wait...
hy: Խնդրում ենք սպասել

en: Hide
hy: Թաքցնել

en: @label
hy: @label (@column)

en: An AJAX HTTP error occurred.
hy: AJAX HTTP սխալ է տեղի  ունեցել:

en: HTTP Result Code: !status
hy: HTTP արդյունքի կոդ: !status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
hy: AJAX HTTP հարցումը դադարեցվել է սխալի պատճառով

en: StatusText: !statusText
hy: Կարգավիճակի տեքստ: !statusText

en: ResponseText: !responseText
hy: Արձագանքման տեքստ: !responseText

en: Collapse
hy: Փակել
