IE8 (8.x-0.1) - en to vi translation catalogue (13 entries)

en: Cancel
vi: Hủy bỏ

en: Continue
vi: Tiếp tục

en: Show
vi: Hiện

en: Changed
vi: Đã thay đổi

en: Please wait...
vi: Vui lòng đợi...

en: Hide
vi: Ẩn

en: An AJAX HTTP error occurred.
vi: Có lỗi AJAX HTTP.

en: HTTP Result Code: !status
vi: Kết quả mã HTTP: !status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
vi: Yêu cầu AJAX HTTP kết thúc bất thường.

en: Debugging information follows.
vi: Rà lỗi theo thông tin sau.

en: Path: !uri
vi: Đường dẫn: !uri

en: ResponseText: !responseText
vi: ResponseTextt: !responseText

en: Collapse
vi: Thu gọn
