IE8 (8.x-0.1) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Cancel
target: Batal

en: Continue
target: Teruskan

en: Show
target: Tampakkan

en: Please wait...
target: Sila tunggu...

en: Hide
target: Selindungkan

en: An AJAX HTTP error occurred.
target: Satu ralat AJAX HTTP telah berlaku.

en: HTTP Result Code: !status
target: Kod Hasil HTTP: !status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
target: Satu permintaan AJAX HTTP telah ditamatkan secara tidak normal.

en: Debugging information follows.
target: Maklumat nyahpepijat adalah seperti berikut.

en: Path: !uri
target: Laluan: !uri

en: Collapse
target: Terlipat
