Iframe (8.x-1.14) - en to ps translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
ps: ناتوانه

en: URL
ps: پته (URL)

en: Width
ps: پلنوالى

en: Height
ps: لوړوالی

en: About
ps: په اړه
