Image Focus Crop (2.0.2) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Custom
target: Personalizado

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha no redimensionamento da imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha no recorte de imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Face detection max size
target: Tamanho máximo de detecção de rosto
