Image Focus Crop (8.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Custom
target: Personalizado

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha no redimensionamento de imagem usando o toolkit %toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Corte de imagem usando o kit %toolkit em %path falhou (%mimetype, %dimensions)
