Image Optimize Binaries (8.x-1.0-alpha1) - en to kn translation catalogue (3 entries)

en: Disabled
kn: ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ

en: Normal
kn: ಸಾಮಾನ್ಯ

en: Fast
kn: ಅಂಟಿಸು(_P)
