Image Optimize Binaries (8.x-1.2-beta1) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
el: Απενεργοποιημένο

en: Normal
el: Κανονικό

en: Maximum
el: Μέγιστο

en: Minimum
el: Ελάχιστο
