Image Optimize Binaries (8.x-1.2-beta1) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
gu: નિષ્ક્રિય

en: Normal
gu: સામાન્ય

en: Maximum
gu: મહત્તમ

en: Minimum
gu: ન્યુનત્તમ
