Image Optimize Binaries (8.x-1.2-beta1) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
hi: निर्योग्य

en: Normal
hi: सामान्य

en: Maximum
hi: ज्यादा से ज्यादा

en: Minimum
hi: न्यूनतम
