Image Optimize Binaries (8.x-1.2-beta1) - en to lt translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
lt: Išjungta

en: Normal
lt: Normalus

en: Maximum
lt: Maksimumas

en: Minimum
lt: Minimumas
