Image Optimize Binaries (8.x-1.2-beta1) - en to ur translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ur: غیر فعال

en: Normal
ur: عمومی

en: Maximum
ur: زیادہ سے زیادہ

en: Minimum
ur: کم از کم
