Indic Script (8.x-1.0) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
mn: Хэрэглэгчийн интерфэйс

en: Disable
mn: Идэвхигүй байна.

en: Visibility settings
mn: Харагдах байдлын тохиргоонууд

en: English
mn: Англи
