Indic Script (8.x-1.0) - en to mr translation catalogue (4 entries)

en: User interface
mr: वापरकर्ता अंतरपृष्ठ

en: Enable
mr: समर्थ

en: Disable
mr: असमर्थ

en: English
mr: इंग्लीश
