Indic Script (8.x-1.0) - en to uk translation catalogue (9 entries)

en: User interface
uk: Інтерфейс користувача

en: Enable
uk: Увімкнути

en: Disable
uk: Вимкнути

en: Visibility settings
uk: Налаштування видимості

en: Use inclusion or exclusion mode
uk: Використовувати режим долучень або вилучень

en: English
uk: Англійська

en: exclude
uk: виключення

en: include
uk: включення

en: Fields to exclude/include
uk: Поля, що вилучаються/долучаються
