Indic Script (8.x-1.0) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: User interface
gu: વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ

en: Enable
gu: સક્રિય

en: Disable
gu: નિષ્ક્રિય

en: English
gu: અંગ્રેજી
