InfluxDB (1.0.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Status
target: Estado

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Label
target: Etiqueta

en: Default
target: Por defeito

en: 1 hour
target: 1 hora

en: Never
target: Nunca

en: Fields
target: Campos

en: 1 year
target: 1 ano

en: 6 hours
target: 6 horas

en: Precision
target: Precisão

en: Organization
target: Organização

en: 24 hours
target: 24 horas

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Datetime
target: Data hora
