Inline Manual (8.x-1.0-beta1) - en to bo translation catalogue (15 entries)

en: Title
bo: ཁ་བྱང

en: enabled
bo: ནུས་ཡོད་བསྒྱུར་ཚར་བ

en: Status
bo: གནས་སྟངས

en: Delete
bo: བསུབ་པ

en: Submit
bo: ཡར་སྤྲོད

en: Operations
bo: སྤྱོད་སྟངས

en: disabled
bo: ནུས་མེད་བཟོས་འདུག

en: Description
bo: གསལ་བཤད

en: remove
bo: སྤོ་འབུད།

en: Updated
bo: གསར་སྒྱུར་བྱས་ཟིན་པ

en: The changes have been saved.
bo: བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་དག་ཉར་ཚགས་བྱས་ཚར།

en: Permission
bo: སྤྱོད་དབང

en: Save permissions
bo: སྤྱོད་དབང་ཉར་ཚགས

en: edit permissions
bo: སྤྱོད་དབང་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་པ

en: No content available.
bo: ནང་དོན་མེད།
