Instagram Feeds (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: Status
target: Estado

en: Delete
target: Eliminar

en: Operations
target: Operações

en: Author
target: Autor

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Edit
target: Editar

en: Date
target: Data

en: Reset
target: Reiniciar

en: Settings
target: Definições

en: View
target: Mostrar

en: Page
target: Página

en: Published
target: Publicado

en: Authored by
target: Criado por

en: Desc
target: Descendente

en: Sort by
target: Ordenar por

en: Caption
target: Legenda

en: Apply
target: Aplicar

en: Permalink
target: Ligação permanente

en: Offset
target: Deslocamento

en: not set
target: Não definido

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: « First
target: « Primeira

en: Last »
target: Última »

en: Select where the final files should be stored. Private file storage has significantly more overhead than public files, but allows restricted access to files within this field.
target: Selecione onde os ficheiros finais deverão ser armazenados. O armazenamento de ficheiros privados provoca uma sobrecarga significativamente maior do que ficheiros públicos, mas permite restrições de acesso a ficheiros neste campo.

en: <em>Edit @type</em> @title
target: <em>Editar @type</em> @title

en: Asc
target: Ascendente

en: Master
target: Principal
