Intercept Base (8.x-1.0-alpha24) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Status
target: Støða

en: More
target: Meira

en: Go to previous page
target: Far til fyrru síðu

en: Go to next page
target: Far til næstu síðu

en: Go to first page
target: Far til fyrstu síðu

en: Go to last page
target: Far til síðstu síðu
