Intercept Base (8.x-1.0-beta18) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Remove
target: Fjern

en: Footer
target: Sidefod

en: Go to first page
target: Gå til første side

en: Go to last page
target: Gå til sidste side
