Intercept Base (8.x-1.0-beta5) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Status
target: Støða

en: Content
target: Innihald

en: More
target: Meira

en: Go to previous page
target: Far til fyrru síðu

en: Go to next page
target: Far til næstu síðu

en: Help
target: Hjálp

en: Header
target: Síðuhøvd

en: Footer
target: Síðufótur

en: Go to first page
target: Far til fyrstu síðu

en: Go to last page
target: Far til síðstu síðu
