Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to de translation catalogue (24 entries)

en: Date
de: Datum

en: Save
de: Speichern

en: Plain
de: Einfach

en: Save settings
de: Einstellungen speichern

en: Period
de: Periode

en: Interval
de: Intervall

en: Add another item
de: Einen weiteren Eintrag hinzufügen

en: Save field settings
de: Feldeinstellungen speichern

en: Raw value
de: Rohwert

en: Data
de: Daten

en: Save and continue
de: Speichern und fortfahren

en: Field types
de: Feldtypen

en: Provides an interval field allowing you to enter a number and select a period.
de: Stellt ein Feld zur Verfügung, welches die Eingabe eines Intervalls und der zugehörigen Häufigkeit erlaubt.

en: Allowed periods
de: Erlaubte Intervalle

en: Interval and Period
de: Intervall und Dauer

en: Interval Field
de: Intervall Feld

en: A field and widget to allow entry of a date/time interval
de: Ein Feld und ein Steuerelement zur Eingabe eines Intervall-Zeitraumes

en: New date
de: Neues Datum

en: Apply an interval to a date
de: Intervall-Zeitraum zum Datum hinzufügen

en: Interval number
de: Intervall Anzahl

en: The number of multiples of the interval period.
de: Anzahl der Wiederholungen des Zeitraumes.

en: Interval period
de: Intervallzeitraum

en: Saved %name configuration
de: Konfiguration %name gespeichert

en: PHP date/time
de: PHP-Datum/-Zeit
