Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to eo translation catalogue (4 entries)

en: Date
eo: Dato

en: Save
eo: Konservu

en: Save settings
eo: Konservu agordojn

en: Save and continue
eo: Konservu kaj daŭrigu
