Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to sq translation catalogue (4 entries)

en: Date
sq: Data

en: Save
sq: Ruaj

en: Save settings
sq: Ruaj parametrat

en: Save and continue
sq: Ruaj dhe vazhdo
