Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to te translation catalogue (4 entries)

en: Date
te: తేదీ

en: Save
te: భద్రపరచు

en: Save settings
te: అమరికలు దాచు

en: Save and continue
te: భద్రపరిచి కొనసాగండి
