Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to ur translation catalogue (4 entries)

en: Date
ur: تاریخ

en: Save
ur: محفوظ کریں

en: Save settings
ur: ترتیبات کو محفوظ کریں

en: Save and continue
ur: محفوظ کریں اور جاری رکھیں
